XTrkCad^{Thu 15 Jan 01}

Big-Z PrintScale 20:1 Room 144.000 x 144.000 Model Scale HO File Z2.0.xtc

0’ 1’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6’ 7’ 8’ 9’ 10’ 11’ 12’ 0’

1’

2’

3’

4’

5’

6’

7’

8’

9’

10’

11’

12’